OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2016
09-30
莆田市质量技术监督局局长莅临荔园加气站检查调研
发布者:     浏览次数:8286
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

929日下午,由莆田市质量技术监督局局长吕正山带队,莅临旷远能源荔园加气站开展调研工作。吕局长一行先后检查了站内LPG分销站、设备管理资料、汽车加气站等运行情况,并对加气站的管理做了详细了解。

现场,旷远集团副总裁、旷远能源总裁姜升科就荔园加气站运行期间特种设备安全管理情况做了详细汇报。吕局长一行在听取汇报后,对荔园加气站严把安全生产关、有效消除各类安全隐患、做好特种设备安全管理工作进行了表扬,并对旷远能源的管理工作给予充分肯定。吕局长表示,希望旷远能源紧抓安全工作,务必做到思路清楚,找准隐患,细化措施,不断在加强管理、工作创新上下功夫;并要加大特种设备安全检查力度,重点设备应逐台检查,逐项落实,做到不留死角、不留盲区,避免发生安全责任事故,实现安全生产管理工作再上一个台阶。(通讯员   王龙珠)

 

 

 

 

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片