OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2016
08-26
集团领导慰问南丰旷远能源一线员工
发布者:     浏览次数:7664
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

立秋过后,南丰的高温天气持续不减,坚守在各个岗位上的一线员工牵挂着集团领导的心,2016825日,集团信息技术中心总监曾智伟在南丰旷远能源总经理杨永刚及行政人事部负责人等的陪同下,带着饮料、凉茶、西瓜、藿香正气水等防暑降温物品,先后至临时场站、未来城施工现场、客服部、办公楼等地,对各部门员工进行了亲切的慰问。在现场,曾总监与员工亲切交流,代表集团对他们在高温酷暑下辛勤的工作表示感谢,并为他们带去了集团领导的关心,给烈日下的施工人员送来了关爱和清凉。

在施工现场,集团领导向工作人员详细了解施工进度、存在的困难和问题,并把防暑降温物品送至员工手中,对兢兢业业战斗在高温酷暑环境下的一线员工进行了诚挚的慰问,嘱咐大家做好防暑工作,并叮嘱他们应合理安排施工时间,注重劳逸结合,在保证安全的前提下完成施工任务。

此次慰问活动,不仅体现了集团的人文关怀,且带给员工的是一种强有力的鼓舞,员工纷纷表示将以更饱满的热情、更积极的精神状态投入到工作中,确保完成各项工作任务。(通讯员  邱红艳)

 

 

 

 

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片