OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
旗舰旷远Flagship Kuang Yuan
首页 > 旗舰旷远 > 福建旷盈鑫市政工程有限公司
公司简介

莆田市宏盛市政工程有限公司创建于20064月,企业注册资金2100.00万元。公司承建包括:市政工程、工业与民用建筑工程、公路工程、园林绿化工程施工,防水堵漏工程施工、维修,建筑材料、金属材料、五金交电、化工原料销售,压力管道(GB1GC2)安装、改造、维修。拥有固定资产2500多万元,生产、安装设备20多套。企业服务宗旨是:以客户至上,产品质量第一,工程质量优良。公司拥有市政公用工程施工总承包三级资质、GB1GC2压力管道施工资质,是莆田首家拥有燃气管道施工资质的龙头企业。

近几年来,公司在承建经营中坚持“依质量求生存,靠信誉谋发展”的原则,紧紧围绕“城建工程创精品,镇村工程建样板”的工作目标,积极抢占本地市场,尝试开拓外部市场,使公司在激烈的市场竞争中牢牢站稳了脚跟,取得了较高的经济和社会效益。公司以向莆田居民及工商企业用户提供更为安全、环保和便捷的管道天然气,不断提高人们的生活品质为宗旨,以专业的技术团队和精益求精的施工队伍参与莆田市燃气工程的铺设工作。

经过多年的努力,宏盛市政完成了旷远能源股份有限公司在莆田、上杭、江西南丰等城市燃气管道工程中、低压管线累计400多公里,在制作进度、工程质量方面深受客户的好评。

公司拥有丰富的工程管理经验和施工组织经验,技术力量雄厚、设备齐全,大部分职工都有十年以上的实际工作经验,能够确保每项工程质量优良,多年来从未发生任何工程质量、责任事故。

在以市场为主的今天,宏盛市政将在发展中求发展,面对激烈的竞争市场,在集团的正确领导下,本着务实求精,不断开拓进取,强调公司“诚,信,精,实”的企业理念,倡导“上进为荣,平庸为耻”的企业精神,企业品质的塑造,通过体制,组织,观念,管理,技术,市场等方面的不断创新,锻炼企业核心竞争。经过多年努力,宏盛市政已发展成为实力雄厚,信誉良好的施工公司。

集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片