OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2017
06-09
上杭县相关部门领导莅临上杭中阳开展安全月安全检查工作
发布者:旷远集团     浏览次数:7947
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
 

为确保2017年第十六个安全生产月期间燃气行业的生产安全,68日下午1530分,上杭县安监局、住建局联合县交通局、经信局等职能部门,在福建上杭县中阳管道天然气有限公司总经理向荣、副总经理郭明亮的陪同下,对上杭中阳储配站安全运行管理情况开展全面安全大检查。

检查组一行亲临现场对场站设备进行细致的检查,并详细了解储配站从卸车到制气等一系列相关作业流程;随后,检查组对储配站的相关岗位上岗证件、压力容器、安全附件、安全教育培训、安全管理制度、应急预案等内业资料展开检查。

检查工作结束后,检查组一行要求上杭中阳公司切实加强安全生产管理工作,严格落实整改防范措施,消除事故隐患,确保安全月期间上杭县燃气生产运营工作安全有序进行。(通讯员  江三英)

 

 

 

       

 

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片