OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2016
06-22
上杭县举行2016年管道燃气突发事故应急救援演练活动
发布者:     浏览次数:7251
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

2016622日上午,上杭县南岗某小区单元门户外燃气管发出刺鼻的气味,群众立即根据管道标上的联系电话进行报警。上杭中阳天然气抢修中心接到报警后,第一时间通知抢修人员迅速赶往现场确认险情,在确认天然气庭院低压管道发生泄漏后,即刻启动突发事故应急措施。随后疏散组、泄漏源控制小组、技术组、抢修组和后勤保障等相关人员火速到达事故现场,各部门单位协同对天然气管道泄漏事故进行应急救援。1030分,该小区庭院管燃气泄漏突发事故抢修完毕,现场警戒解除,恢复供气。 

此次抢修其实是上杭县住建局举办的2016年庭院管天然气泄漏突发事故演练。龙岩市住建局城建科郭科长,县市场监管局、消防大队、安监局和临江镇政府相关负责人等出席并参加了此次演练活动,园区企业及周边居民代表现场观摩。

演练结束后,上杭中阳管道天然气公司总经理王军杰对活动予以总结,他表示安全生产是燃气企业最重要的工作之一。此次演练活动充分展示了上杭中阳天然气突发事故的应急处理、现场救援的实力,不仅预案编写、活动物料组织充分,布置严密,而且演练的针对性强,目的明确,演练结合,反应迅速。通过本次应急演练,充分地检验了上杭城区管道天然气的突发事件应急预案科学合理性和应急救援队伍快速响应及应急物资保障供应能力。(通讯员 曾素云)

 

 

 

 

 

 

 

 

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片