OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2015
01-29
旷远能源针对“2014.1.24事故”开展应急演练
发布者:     浏览次数:6609
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

为进一步加强城镇燃气安全生产应急管理工作,提高处置燃气突发事故的应急应变能力,最大限度地减少燃气事故及其造成的人员伤亡和财产损失,牢记2014年“1.24事故教训,根据市住建局的要求,在莆田市宏盛市政工程公司的配合下,旷远能源于2015123日上午930荔涵大道——闽中有机食品有限公司路口处开展管道燃气突发事故应急演练。

本次演练参考2014年“1.24事故起因,特别选择在离“1.24事故发生地200米处开展演练。假想第三方在道路综合改造施工过程中采用挖掘机进行开挖取土,不慎将地下燃气管道挖破,造成管道燃气大量泄漏,泄漏现场有火星出现,引发燃气着火事故。公司在接到现场负责人员报警后,迅速启动事故应急处置预案,各救援小组在事故应急指挥部的指示下,紧张而有序地开展应急处置工作,整个演练过程所有工作人员各司其职、忙而有序:安全警戒、治安维护、火灾消除、管网抢修、燃气复供等,整个演练历时45分钟。

在观摩演练后,市住建局副调研员卓良好指出,本次演练达到了预期的效果,相较于上一次演练有了明显的进步,但仍然暴露了一些问题,如人员警戒不到位、小组相互配合不够熟练、救援抢险器材放置过远等。旷远能源总经理叶春在现场也对本次演练作了总结:只有做到平时如战时,才能实现战时如平时,要认真对待每一次演练。在本次演练中,救援抢险人员的操作专业性还有待提高、现场演练人员要保持紧张感、对事故点周边环境未进行全封闭警戒等。叶总要求,在以后的抢险救援工作中,先到达现场的区域巡检人员必须尽快控制现场、根据现场实际情况做好现场警戒,避免事故态势的扩大。同时尽快在事故两侧路道设置“燃气抢险、靠近危险”警示牌,禁止无关人员靠近。

通过本次演练,加强了各演练组织单位、参与单位和人员等对应急预案的流程熟悉,提高了应急处置能力和调度指挥协调能力,避免“1.24事故重演。通过对演练结果的分析总结,查找应急预案、演练过程中存在的问题并加以解决,有助于完善应急预案,提高应急预案的实用性和可操作性,牢记“2014.1.24事故的教训。(通讯员  吴袁煌)

 

图为旷远能源应急演练现场

图为旷远能源应急演练现场

图为旷远能源应急演练现场

图为旷远能源应急演练现场

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片