OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2024
06-05
福建省住建厅副厅长李智勇一行莅临旷远能源调研指导工作
发布者:旷远集团     浏览次数:4287
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

 

64日,省住建厅副厅长李智勇一行莅临旷远能源股份有限公司调研指导工作。旷远能源常务副总裁黄剑锋、莆田燃气事业部总经理柯军等陪同。

 F:\yf\旷远人.官网oa推文及图片‚4\2406\选.jpg 

F:\yf\旷远人.官网oa推文及图片‚4\2406\选.jpg

李副厅长一行来到旷远能源调度中心,通过观看SCADAGIS、压力检测等智慧燃气系统的现场演示,对城镇燃气安全运营情况有了全面的了解。随后,信息部曾智伟总监详细介绍了公司燃气系统与莆田数字“一张图”的对接情况,展示了智能巡线、入户安检、燃气泄漏监控等最新技术如何在安全管控中发挥作用。

F:\yf\旷远人.官网oa推文及图片‚4\2406\选.jpg 

调研组就安全监管、数字燃气等相关内容进行了详细询问,如“城市燃气巡检人员有多少人?多久时间全部巡检完毕?”“截止今日安检覆盖率有多少?”“可否查询燃气实时费用?”等问题,企业领导对这些问题进行了详尽的解答。

F:\yf\旷远人.官网oa推文及图片‚4\2406\选.jpg 

李副厅长一行对我司的智慧燃气建设给予了肯定,对信息化、智能化的大数据运用表示赞许。他强调,燃气安全涉及民生大事,希望旷远能源持续开展数字化燃气建设,夯实安全管控能力,并利用数字化手段为用户提供更加便捷、高效的服务。

 

 

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片