OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2020
10-12
莆田市委领导一行莅临城厢气化混气灌瓶站开展安全生产工作检查
发布者:旷远集团     浏览次数:6690
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

2020年9月29日上午,市委书记刘建洋、城厢区区委书记王文才、市城市管理局局长卓继祖等领导一行莅临旷远能源股份有限公司城厢气化混气灌瓶站视察。福建旷远集团董事长王子林、旷远能源股份有限公司总裁向荣、副总裁黄剑锋等陪同检查。

莆田市委领导一行检查了城厢气化混气灌瓶站的液化气充装区和储罐区,详细了解了液化石油气的储备、生产及供应等情况,总裁向荣就我司燃气安全运营、节前安全检查以及节假日期间安全防护措施落实等方面向各位领导作了工作汇报。市委书记刘建洋对我司的安全生产工作予以充分肯定,并对于瓶装燃气供应安全生产问题予以特别强调,要求各有关单位要多部门联合执法,加大“黑气”打击力度,敢于曝光,消除安全隐患,以确保燃气安全。

福建旷远集团董事长王子林表示旷远能源公司将在各级领导和有关单位的大力支持下,进一步落实企业主体责任,全面深入开展安全隐患大排查大整治,并扎实做好燃气日常安全生产管理工作。(通讯员 翁丽芳)


返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片