OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2014
01-23
旷远集团进行年前安全生产检查
发布者:     浏览次数:7592
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

2014119日上午,旷远集团董事长王子林先生在集团副总监(含以上)、各子公司总经理等高管团队的陪同下,先后至鲤南撬装站、气源厂、黄石门站、荔园站、宏盛市政、涵西加气站等地进行安全检查。

此次安全检查在各站点项目负责人的介绍中逐一开展。

在安全检查过程中共发现以下几处问题,分别为:鲤南撬装站阀门法兰片防腐剂脱落,且出现较多的螺栓未打黄油;气源厂进液阀开关、残夜安全阀、消防栓、LPG罐区内开关螺栓、LNG立罐差压变送、LPG槽车装卸等螺栓没磨,未打黄油、空调电风扇等闲置资产需出售处理;涵西加气站干燥器等铝箔未包;阀门手轮缺失,需采购安装;黄石门站和荔园站相较无特别突出的问题。王董在现场对以上存在的问题及不足之处提出了批评,并限定其在规定时间内及时进行整改。当天下午四时许,王董一行结束年前安全检查之行。

 

图为王子林董事长一行安全检查现场

图为王子林董事长一行安全检查现场

图为王子林董事长一行安全检查现场

图为王子林董事长一行安全检查现场

图为王子林董事长一行安全检查现场

图为王子林董事长一行安全检查现场



 

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片