OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2019
01-29
旷远能源莆田燃气事业部开展2019年春节前安全大检查
发布者:旷远集团     浏览次数:8191
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

2019年春节即将到来,为确保节日期间各燃气场站安全运行、平稳供气,旷远能源股份有限公司副总裁兼莆田燃气事业部总经理向荣一行于1月16日到城厢气化混气灌瓶站、黄石门站、荔园站、涵西站等燃气场站开展春节前安全大检查。

领导们对各燃气场站的安全生产十分重视,对设备设施运行情况、人员作业情况以及站容站貌等进行了全面深入检查,检查过程中要求各部门经理和场站管理人员要加强节前自查自纠,坚决消除各类安全隐患,对检查发现的问题,要立即抓紧整改、责任落实到人。

向总还强调,各部门要加强春节前安全宣传教育,做好应急物资储备和应急队伍建设,安排好值班,为春节期间安全平稳供气,提前做好保障!(通讯员:曹莉君)01.jpg02.jpg03.jpg

返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片