OA登录 | 论坛登陆 | 企业邮箱
站内搜索:
新闻中心News Center
首页 > 新闻中心 > 集团资讯
集团资讯Group Information
2017
11-20
省安委会检查组莅临旷远能源荔园站开展安全生产检查工作
发布者:旷远集团     浏览次数:8075
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信



2017年11月15日下午,由省消防总队带队,省安监局、荔城区住建局等部门主要领导,在旷远能源副总裁黄剑锋及莆田燃气事业部总经理助理潘辉玉等领导的陪同下,对旷远能源荔园加气站及分销站开展安全生产督导大检查工作。 

省安委会等领导深入加气站生产区,详细了解加气站的工艺流程及安全生产规范,对加气站管道、容器等各项检测是否及时,生产安全记录、加气站设备检查记录台账,消防检查台账等内页资料进行详细查看,重点对省相关部门及荔城区住建局下达的文件执行情况、突发事故应急预案及演练情况、场站内的安全隐患排查、液化气餐饮场所用气安全大排查大整治、瓶装气实名制登记及推广燃气安全软管的完成情况等进行了详细询问及材料核对。

检查工作结束后,检查组对旷远能源日常生产安全工作及相关部门下达文件的完成情况表示了肯定同时也提出旷远能源在安全隐患排查及设备检修台账等闭环管理存在的不足,并表示安全工作是一项长期而艰巨的任务,旷远能源务必重视和加强安全生产工作,积极开展综合及专项应急演练,进一步加强对安全隐患的排查力度,防止突发性事故的发生。(通讯员  黄晓航)

20171120001.jpg20171120002.jpg


返回
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
相关文章
集团视频
集团公告
视频新闻
  • 福建旷远国际酒店宣传片
  • 集团董事长专访
  • 旷远能源股份有限公司宣传片